MIDAS version: 93NOV

23-JUN-1995 10:18:47.77

Frame : sky_s1 Identifier : ITT-table : ramp.itt LUT-table : pastel.lut Coordinates : 0, -90 : 719, 269 Pixels : 1, 1 : 720, 360 Cut values : 0, 100 User : GXUVDC

ESO-MIDAS(93NOV); 23-JUN-1995 10:18:47.77

0 719

-90269